1 61 41 21 086420

N (optical)

1 2 0

1 0 0

8 06 04 02 00-20-40-60qE(degrees)

43210

N (2.2 m m ) Optical Polarization

2.2 mm Polarization

Fit to Optical Polarization

Fit to 2.2 mm PolarizationB216-217