3 3.5 4 4.5 5 5.5

6

6.5

7

7.5 CORE LIFETIME vs DENSITY

B1

B2

M

W

J

C B1 & B2 = Bourke et al 95

M = Myers et al 83

W = Wood et al 94

J = Jessop & Ward-Thompson 99

C = Clemens & Barvainis 88

-0.5 -0.75